0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

0.65

HC-PIN f-measure

MCL MCODE CPM SPICI COACH TSN-PCD

Static network Dynamic network