0.2 0.4 0.6 0.8

0.2 0.4 0.6 0.8 1

d relative connectivity

E_{deg}(A)=E_{deg}(B)

0.65

0.7

0.7

0.75

0.75

0.8

0.8

0.85

0.85

0.85

0.85

0.85

0.85

0.85

0.85

0.85

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.2 0.4 0.6 0.8

0.2 0.4 0.6 0.8 1

d

E_{deg}(A)=1.1 E_{deg}(B)

0.80.8

0.85

0.85

0.85

0.85

0.85

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.2 0.4 0.6 0.8

0.2 0.4 0.6 0.8 1

d

E_{deg}(A)=1.3 E_{deg}(B)

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.9

0.9

0.9

0.92

0.92

0.92

0.92

0.94

0.94

0.94

0.94

0.94

0.94

0.94

0.96

0.96

0.96

0.2 0.4 0.6 0.8

0.2 0.4 0.6 0.8 1

d

E_{deg}(A)=1.5 E_{deg}(B)

0.86

0.86

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.9

0.9

0.9

0.9

0.92

0.92

0.92

0.92

0.94

0.94

0.96

0.96

0.98

0.98

0.98

0.98