            26 (T3) 42 (T3, M) 75 (T3, Z) 91 (All) 100

        86

        88

        90

        92

        94

        96

                                 Number of features

             nMR-NW MRB-OF MRB-CF MRF-OF MRF-CF

Classification accuracy [%]

Multiresolution Classification

MR
frames

MR
bases

No MR