-0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

LV1: 44.5% explained X-variance

LV2: 11.0% explained X-variance

RedG

OxG

Dose

Time

SDH BILE ALP AST ALT

TP ALB

BUN CREA

CHOL

0

10

20

30

40

50

60

70

80