0 0.5 1 1.5 2 2.5 x 10^{-3} 0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Expected quantile

Observed value

Multivariate normal plot using all genes

0 0.5 1 1.5 2 2.5 x 10^{-3} 0

5

10

15

20

25

Expected quantile

Multivariate normal plot after removing 1% of outlier genes

r^2 = 0.65 r^2 = 0.95