I

II

III

IV

A B

C D

FL UCB ABM mPBSC 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 I II Human Tissue Source

%

c-mpl

+

c-mpl-APC

Relative MFI

FL

UCB

ABM

mPBSC

0.1

1

10 100

Human Tissue Source

I II III IV 0 10 20 30

100 FL UCB ABM mPBSC

HSC / PC CD34CD38

Stage

%

c-mpl

+

I

II

III

IV

0.1

1

10 100

HSC/PC CD34CD38 Stage

c-mpl-APC

Relative MFI

FL

UCB

ABM

mPBSC