20 40 60 80 100 50

100

150 NV10

LV Volume (ml)

20 40 60 80 100 60 80 100 120 NV11

20 40 60 80 100 50

100

150 NV12

20 40 60 80 100 60 80 100 NV13

20 40 60 80 100 60 80 100 120 140 NV14

20 40 60 80 100 60 80 100 120 NV15

20 40 60 80 100 50

100

150 NV16

% R-R Interval

20 40 60 80 100 40 60 80 100 120 NV17

% R-R Interval

20 40 60 80 100 40 60 80 100 NV18

% R-R Interval