0 200 400 600 800 1000 0

20

40

60

80

100

Outbreak size

Frequency

1 initial infection

0 200 400 600 800 1000 0

20

40

60

80

100

Outbreak size

3 initial infections

0 200 400 600 800 1000 0

20

40

60

80

100

Outbreak size

5 initial infections

0 200 400 600 800 1000 0

20

40

60

80

100

Outbreak size

7 initial infections