-0.02

0

0.02 rad

A1 - Position (MODELING)

0 5 10 15 20 -10

-5

0

5

Time (s)

Nm

A2 - Estimated and Observed Torques (MODELING)

-0.02

0

0.02

B1 - Position (VALIDATING)

0 5 10 15 20 -10

-5

0

5

Time (s)

B2 - Estimated and Observed Torques (VALIDATING)