-0.02 0 0.02 rad

POSITION

-0.2

-0.1 0 mV

GS EMG

-6 -3 0

Nm

PREDICTED INTRINSIC TORQUE

-6 -3 0 PREDICTED REFLEX TORQUE

0 1 2 3 4 5 6 -6 -3 0

Time (s)

ACTUAL & PREDICTED OVERALL TORQUE

Actual Predicted

A

B

C

D

E