0 0.6

-0.3

0

0.3 INTRINSIC COMPLIANCE IRF rad/Nm

0 0.6

-0.3

0

0.3 IRF FIT

0 7 -2

0

2 PREDICTED INTRINSIC TORQUE

Nm

0 7 -2

0

2

0 0.5 -50

-25

0

REFLEX STIFFNESS IRF

Nm.s/rad

0 0.5 -50

-25

0

IRF FIT

0 7 -2

-1

0 PREDICTED REFLEX TORQUE

Time (s) 0 7 -2

-1

0

Time (s)

PARETIC NON-PARETIC

A B

C D

E F

G H