-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 0

50

100

150

K (Nm/rad)

INTRINSIC STIFFNESS GAIN (K)

Paretic

Non-paretic

Normal

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 0

0.5

1

1.5

2 INTRINSIC STIFFNESS VISCOSITY (B)

B (Nm.s/rad)

Plantarflexion Ankle Angle (deg) NP Dorsiflexion

A

B