-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 0 100 200 300 400 500 REFLEX STIFFNESS GAIN (G_R)

Percentage Change

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 0 20 40 60 80 100 INTRINSIC STIFFNESS GAIN (K)

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 0 20 40 60 80 100 INTRINSIC STIFFNESS VISCOSITY (B)

Plantarflexion Ankle Angle (deg) NP Dorsiflexion

STROKE EFFECTS - POSITION

A

B

C