0 0.5 1 1.5 0 1250

F

0 0.5 1 1.5 0 1250

N Time [s]

0 0.5 1 1.5 -40 0 40 Control

B

0 0.5 1 1.5 0

3 x 10^{-3}

D

0 0.5 1 1.5 0

3 x 10^{-3}

H

0 0.5 1 1.5 0

3 x 10^{-3}

J

0 0.5 1 1.5 0

3 x 10^{-3}

L

0 0.5 1 1.5 0 1250

ESTIM. TA

E

0 0.5 1 1.5 0 1250

ESTIM. TRICEPS

M Time [s]

0 0.5 1 1.5 -40 0 40

Angle [deg]

Patient

A

0 0.5 1 1.5 0

3 x 10^{-3}

IEMG TA [V]

C

0 0.5 1 1.5 0

3 x 10^{-3}

IEMG GL [V]

G

0 0.5 1 1.5 0

3 x 10^{-3}

IEMG SL [V]

I

0 0.5 1 1.5 0

3 x 10^{-3}

IEMG GM [V]

K