I

6 % Parameter Covariance [normalized] b

8 %

k

13 %

x0

19 %

e1

31 %

e2

2 %

e3

1 %

e4

0 %

f

35 % 0 1

F0

26 %

I b k x_0 e_1 e_2 e_3 e_4 f F_0

0 10 20 30 40 50

I b k x_0 e_1 e_2 e_3 e_4 f F_0

SEM [% of mean parameter value]