Algorithm Accuracy and Runtime Assessment on In Silico Illumina Dataset

0.75 1.5 2.3 3

TP to Strain 1.5

3

4.5

6 TP to Species

1.5

3

4.5

6 TP to Genus

5.3 3.5 1.8 0 FN

400 270 130 0 FP to Genus

1500

970

490

0 FP to Species

45000

30000

15000

50 Time

MetaPhlan v1.7.7 LMAT v1.2.1 Kraken v0.10.4-beta MetaCV v2.3.0 MetaPhyler 1.25 MetaScope